\CenterTitles

% ############################################################################################
%Partie 2 - Temps de réponse et Métrique
%	Chap - Temps de réponse
%		1 - Introduction
%		2 - Définition lexicale et mathématique
%			a) Définition lexicale
%			b) Définition mathématique
%		3 - Définition des mesures
%			a) La norme VESA (FPDM)
%			b) La norme ISO 13406-2
%			c) Le Gray-to-Gray (G2G)
%			d) Les autres métriques		
%		4 - Conclusion
%	Chap - Outils de mesure
%		1- Introduction
%		2 - Etat de l'art des outils
%			a) Le MPRT-1000
%			b) Le OPTIScope de Eldim
%			c) le systeme de MicroVision
%		3 - Le système par photodiode
%			a) Présentation du système
%			b) Avantages et inconvénients
%			c) Résultats et perspectives
%		4 - Caméra linéaire
%			a) Présentation du système
%			b) La partie software et hardware
%			c) Les résultats
%		5 - Conclusion
% ############################################################################################
\part{Métrique et temps de réponse} \label{part:tps_rep}

\AlignTitlesRight

\input{Part2/part2_chapitre1}

\input{Part2/part2_chapitre2}
